Copyright: Copyright (c) 1999 ELSA AG (Aachen, Germany)


Innehåll

ColorControl

Användarhandledning

Copyright (c) 1999, ELSA AG (Aachen, Germany)

Innehåll

Inledning

Användarhandledning

Vad är gammakorrigering?

Varför ännu ett verktyg?

Hur startas verktyget?

Användning av reglagen

Formler för beräkning

Felsökning

Ingen bildförändring

Inställningar förloras

Inledning


Inledning

Inledning

Med programmet ELSA ColorControl kan du anpassa bildskärmen på bästa sätt när det gäller färg och ljusstyrka.

Beroende på tekniskt oundviklig icke-linjäritet hos CRT-bildskärmarnas ljusstyrkeutveckling och resultatet av olika bildkomprimeringsalgoritmer, kan färgtonerna i mellanregistret för fotografier och spel ofta bli för mörk. Försöker man utjämna dessa felaktigheter med de flesta reglage som finns för bildskärmen, blir bilden oftast på alla sätt sämre. Kontrasten försämras ofta i de ljusare bildpartierna eller också ser bilden för hård ut.

ELSA ColorControl påverkar i första hand grafikkortet (alltså före bildskärmen) i överföringen av bildinformation och gör det också möjligt att påverka ljusstyrkan i mellanläget. På så sätt kan du utnyttja bildskärmens kontrast och ljusstyrka fullt ut.

Användarhandledning
Innehåll


Användarhandledning

Användarhandledning

Vad är "gammakorrigering"?

De katodstrålerör (CRT) som används i nästan alla bildskärmar verkar rent tekniskt icke-linjärt: ljusets intensitet på CRT-bildskärmens bildyta är en icke-linjär funktion hos ingångsspänningen, som grafikkortet skickar till bildskärmen. Denna effekt har olika orsaker, t.ex. fysikaliska effekter i bildröret eller det mänskliga ögats psykologiska känslighet.

Gammakorrigering kallar man den process som utjämnar detta icke-linjära fenomen för att få en korrekt bild. Eftersom både katodstrålerörens fosfor och det mänskliga ögat har olika känslighet för olika färger, måste korrigeringen teoretiskt utföras för var och en av färgkomponenterna rött, grönt och blått.

Varför ännu ett verktyg?

Nästan alla bildskärmar har inställningsreglage som är enkla att använda för att ställa in ljusstyrka och kontrast. Dessa reglage har dock nackdelen att de minskar färgomfånget på bilden. Ofta blir bildens ljusa delar (ljus) "överbelysta" eller också går strukturen hos de mörkare delarna (skugga) förlorad i en svärta utan konturer. Det beror på att dessa reglage vanligtvis bara ändrar på grundnivån eller förstärkningen av bildrörens spänning. Spänningsförloppets linjäritet och därmed ljusstyrkekurvans icke-linjäritet bevaras därmed.

Programmet ELSA ColorControl kan däremot ändra färgtonerna i mellanregistret utan att ändra på ljusstyrkan för ljus och skugga. Dessa ändringar kan åstadkommas separat för varje färgkomponent. På så sätt går det att anpassa färgtemperaturen inom vissa gränser, så att när man t.ex. använder flera skärmar samtidigt kan jämföra två olika bildskärmar med varandra.

Hur startas verktyget?

Programmet ELSA ColorControl registreras vid installation som en tilläggsruta i dialogrutan Egenskaper för Bildskärm. Du kan starta den genom att klicka på ikonen Bildskärm i Kontrollpanelen. I dialogrutan som då visas finns en ruta med fliken ELSA ColorControl. När du klickar på fliken öppnas rutan med verktyget.

I Windows® 98 och Windows® 2000 når du programmet via Inställningar eller Settings och därifrån till Avancerat eller Advanced.

Användning av reglagen

I nedre delen av användardelen av programmet ELSA ColorControl finns reglage där det går att ställa in karakteristiska data för färgkorrigering. De tre nedre reglagen är till för gammakorrigering av de tre färgkomponenterna och de två övre för ljusstyrka (Blacklevel) och kontrast (Picture).

I den övre delen finns ett bildskärmsfält där du kan bedöma aktuella inställningar för färgkorrigeringskurvan. Till höger om detta finns reglagen, med vilka du kan spara eller åter ladda in namngivna inställningar för vissa användningsområden.

Reglage för gammakorrigering

	Du kan ställa in koefficienten för korrigeringskurvan till de tre färgkomponenterna med de tre gammakorrigeringsreglagen.  En förskjutning åt vänster minskar gammavärdet, vilket motsvarar en förmörkning av färgtonerna i mitten och vice versa. När du flyttar reglaget med musen kan du läsa av aktuell gammakoefficient i ett litet område till höger. Värdeintervallet ligger mellan cirka 0.1 åt vänster till 5.0 åt höger.  En mer ingående värdeberäkning av korrigeringskurvan finns i avsnittet Beräkningsformler.  Med knappen Länka reglage kan du länka de tre reglagen så att de tre färgkomponenterna ändras på samma sätt.

Ljusstyrka

	Bildens ljusstyrka påverkas i bredare bemärkelse av det översta av de tre reglagen. Detta reglage påverkar alltid alla tre färgkomponenterna samtidigt, precis som reglaget för kontrast. Mer precist uttryckt ställs med detta reglage späningen in, som skapas av grafikkkortet för bildskärmen, när du återger rent svart på bildskärmen (grundljusstyrka). Vid negativa värden (reglaget till vänster om mitten) ställs på så sätt färgtonernas antal in, vilka inte innehåller någon spänning för bildskärmen.  En mer ingående värdeberäkning av korrigeringskurvan finns i avsnittet Beräkningsformler.  Varning! När du ändrar dessa värden minskas antalet återgivningsbara färger på bildskärmen. Därför är det bara meningsfullt att ställa in dessa värden tillsammans med gammareglagen.

Kontrast (Contrast, Picture)

	Det andra reglaget påverkar stigningen av korrigeringskurvorna och kallas Picture Parameter i facklitteraturen. Detta värde ändrar ljusets intensitet proportionellt till färgtoner i mellanläget. Kontrasten förändras på detta sätt eftersom de mörkare färgtonerna förblir oförändrade.  Reglaget Kontrast verkar, precis som reglaget för ljusstyrka, samtidigt på alla tre färgkanaler.

Bildskärmselement

Diagrammet i den övre delen av bilden ger en summarisk överblick över den aktuellt inställda färgkorrigeringskurvan. Där visas bildens ljusstyrkevärde på x-axeln (horisontell) och utgångsspänningen som genereras av paletten (d.v.s. intensiteten på den genererade bilden på bildskärmen) på y-axeln (vertikal).

Det resulterar i att en kurva som "böjs uppåt" motsvarar en ljusstyrkeprofil med markerade färgtoner i mitten.

För varje färgkomponent visas en enda kurva för motsvarande färg. När flera kurvor ligger över varandra resulterar det i motsvarande blandfärg.

Minne

När du vill spara en korrigeringskurva, klickar du på knappen Spara som… och anger ett namn i dialogrutan som visas. Namnet visas sedan i listan Inställningar där du snabbt kan växla mellan olika införda poster.

Originalinställningarna (en korrigeringskurva ett-till-ett) återställer du med knappen Standard.

Beräkningsformler för korrigeringskurvor

I det här avsnittet beskrivs den beräkningsalgoritm som du använder för att du räkna ut korrigeringskurvans värde från reglagens inställning.

Beräkningen utförs separat för varje färgkomponent. Efterföljande formel för var och en av de 256 angivna värdena mellan 0.0 och 1.0 beräknar på så sätt ett resultat, från vilket en motsvarande kurva erhålls.

Ingångsvärde

Symbol	Namn	Def.-område	Kommentar
i	Intensitet	0.0 .. +1.0	Ingångsfärgintensitet. Bildskärmselementets x-axel
pic	Kontrast	-2.0 .. +2.0	Värde för kontrastreglage
bl	Ljusstyrka	-2.0 .. +2.0	Värde för ljusstyrkereglage
ga	Gamma	0.1 .. +5.0	Värde för gammareglage

Formel för beräkning

Resultatet a för utgångsintensitet beräknas enligt följande formel:

Om värdet a vid denna beräkning blir mindre än 0.0 eller större än 1.0, sätts det till 0.0 eller 1.0.

Därefter multipliceras resultatet a med 65 535 och skickas till grafikkortet.

Inledning
Felsökning
Innehåll


Felsökning

Felsökning

Ingen bildförändring visas

Vanligtvis aktiveras förändringar i inställningarna för ljusstyrka eller gamma direkt på bildskärmen. Kan du inte se några förändringar har gammakorrigering inget stöd i den drivrutin du använder för bildskärmen. Oftast ligger det i använt färgdjup.

Försök ställa in en annan färgupplösning (16 eller 32 bpp).

Inställningar förloras

Om ändringarna i inställningarna visas på bildskärmen, men inte efter omstart av Windows, har grafikdrivrutinen inte sparat dessa färginställningar.

Detta är vanligt i vissa äldre grafikdrivrutiner, eftersom ELSA ColorControl i det sammanhanget använder det vanliga Windows-gränssnittet för färgkorrigering, där det inte går att spara efter omstart.

Användarhandledning
Innehåll


I den här listan kan du välja i vilket område färginställningarna ska gälla. Det går bara att välja "Desktop".


Grafisk framställning av inställda korrigeringskurvor.


Välj en av de inställningar du själv har definierat.


Klicka här för att spara de aktuella inställningar med ett namn.


Klicka här för att radera dessa inställningar som du själv definierat.


Klicka här för att återställa drivrutinens standardkorrigeringskurva.


Detta reglage påverkar grundljusstyrkan.


Detta reglage påverkar intensiteten hos ljusa färgtoner respektive kontrast.


Detta reglage ställer in gammavärde för den röda färgkanalen.


Detta reglage ställer in gammavärde för den gröna färgkanalen.


Detta reglage ställer in gammavärde för den blå färgkanalen.


Vill du länka de tre reglagen för gammavärdena aktiverar du denna kryssruta.